\begin{frame}{Geschichtliche Einordnung - Henry Ford}{Bürger-, Weltkriege und die 2. industrielle Revolution}
   \begin{columns}
      \begin{column}{.45\textwidth}
         Henry Ford lebte von 1863 bis 1947
         \begin{itemize}
            \item Ende des Amerikanischen Bürgerkrieges (1865)
            \item Beginn der 2. Industriellen Revolution (Beginn der 1860er)
            \item 1. Weltkrieg (1914-1918)
            \item Spanische Grippe (1918-1920)
            \item 2. Weltkrieg (1933-1945)
         \end{itemize}
      \end{column}
      \begin{column}{.45\textwidth}
         \begin{tikzpicture}
            \node (ir) at (0,0) {\includegraphics[width=1.1\textwidth]{2nd-industrial-revolution.jpg}};
            \node[below = 0mm of ir,draw=th-grey] {
               \tiny
               \begin{tabular}{l}
                     Quellen:\\\\
                     https://pngeans.com/wp-content/uploads/2019/12/\\Hartmann\_Maschinenhalle\_1868\_01-1-1024x665.jpg
               \end{tabular}
            };
         \end{tikzpicture}
      \end{column}
   \end{columns}
\end{frame}